%% LyX 1.1 created this file.  For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}

\makeatletter


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\providecommand{\LyX}{L\kern-.1667em\lower.25em\hbox{Y}\kern-.125emX\@}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Textclass specific LaTeX commands.
 \usepackage{verbatim}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}

\makeatletter

\makeatother

\begin{document}


\subsection{System Description}


\subsubsection{System Name}

\begin{comment}
A brief description. In a large system, this could be several pages. Note this
is not meant to be detailed requirements, but a basic overview of the system.
\end{comment}

\subsubsection{Risk Factors}

\begin{comment}
List riks factors here in priority order.
\end{comment}

\subsubsection{System-Level Use Case Diagram}

\begin{comment}
Or you could just list the actors and use cases in text.
\end{comment}

\subsubsection{Architecture Diagram}

\begin{comment}
Include a description of the interfaces as well. These could be on the diagram,
or listed in text.
\end{comment}

\subsubsection{Subsystem Descriptions}

\begin{comment}
Include a brief description of each subsystem.

\end{comment}
\end{document}
